\textbf{Question 14}

D'après la Figure~\ref{fig:q14_reponses}, les petites périodes d'échantillonnage permettent de mieux approcher la réponse temporelle continue, comme le montre la Figure~\ref{fig:Q15}. 
On choisit donc $T_s = 0{,}01\,\mathrm{s}$, car cette valeur conserve un comportement proche de la réponse continue.

\begin{figure}[H]
    \centering
    \includegraphics[width=0.4\textwidth]{Illustrations/im2} % Remplacez par votre image
    \caption{Réponses temporelles du système pour différentes périodes d'échantillonnage.}
    \label{fig:q14_reponses}
\end{figure}