\textbf{Question 13}

Nous avons testé plusieurs périodes d'échantillonnage entre $0{,}1\,\mathrm{s}$ et $5\,\mathrm{s}$. 
Les valeurs propres discrètes restent à l'intérieur du cercle unité, comme le montre la Figure~\ref{fig:q13}.

\begin{figure}[H]
    \centering
    \includegraphics[width=0.4\textwidth]{Illustrations/im1} % Remplacez par votre image
    \caption{Valeurs propres pour différentes périodes d'échantillonnage.}
    \label{fig:q13}
\end{figure}

