\textbf{Question 13}

Avec la même periode d'echantillonnage comme dans la section precedente: $T_e=0.0356$ notre système se déstabilise. 

\begin{figure}[H]
    \centering
    \includegraphics[scale=0.5]{Illustrations/NouveauxImages/Q13} 
    \caption{Pôles du système avec temps d'echantillonnage: $T_e = 0.0356$}
    \label{fig:q13}
\end{figure}




